!Include("UI.def")
 
MenuButton("UIMenuButton","ListBoxBkgButton","","","Pattern")
{
    Checked(0)
    Disabled(0)
    CanCallPress(0)
    CanCheck(0)
    MouseLeaveDestroyFocus(0)
    TextureCheckedAlpha(1.0)
    TextCheckedAlpha(1.0)
    TextureDisabledAlpha(1.0)
    TextDisabledAlpha(1.0)
    TextureFocusCheckAlpha(1.0)
    TextFocusCheckAlpha(1.0)
    CallPressPeriod(0.1)
    DoubleClick(0.3)
    Command(1)
    Notify(1)
    CanFocus(1)
    TextureHighlightID("BoxDarkBack")
    TextureFocusAlpha(1.0)
    TextFocusAlpha(1.0)
    SelKeyUp(200)
    SelKeyDown(208)
    Text("")
    TextAlpha(1.0)
    TextColor(1.0,1.0,1.0)
    Font("MSSansSerif8")
    TextPosFlags(34)
    PatternFile("../uidef/ListBoxBkgButton.def")
    Mouse(1)
    Keyboard(1)
    Joy(0)
    Visible(1)
    ParentPositioning(1)
    PreviousElemPositioning(0)
    ParentCenteringX(0)
    ParentCenteringY(0)
    ParentSizingX(0)
    ParentSizingY(0)
    FrameCornerSize(2,2)
    TextureID("BoxDarkBack")
    TextureAlpha(0.8)
    LogicSize(0.5,0.13666667)
    LogicPos(0.44862565,-5.0965896)
}// [UIMenuButton] ListBoxBkgButton
